##base _TimerBase
##bias 42
##public
AddTime(dest,src)(a0/a1)
SubTime(dest,src)(a0/a1)
CmpTime(dest,src)(a0/a1)
ReadEClock(dest)(a0)
GetSysTime(dest)(a0)
##end
