##base _ConsoleDevice
##bias 42
##public
CDInputHandler(events,consoleDevice)(a0/a1)
RawKeyConvert(events,buffer,length,keyMap)(a0/a1,d1/a2)
##private
*--- functions in V36 or higher (Release 2.0) ---
consolePrivate1()()
consolePrivate2()()
consolePrivate3()()
consolePrivate4()()
##end
