##base _BattMemBase
##bias 6
##public
ObtainBattSemaphore()()
ReleaseBattSemaphore()()
ReadBattMem(buffer,offset,length)(a0,d0/d1)
WriteBattMem(buffer,offset,length)(a0,d0/d1)
##end
