LIBRARY XTST
DESCRIPTION "X11R6 XFree86 libXTST.dll for OS/2 EMX08H VERSION=6.0"
CODE
	PRELOAD
DATA
	SINGLE NONSHARED
STACKSIZE 4096
EXPORTS
	 XTestCompareCurrentCursorWithWindow  @ 1
	 XTestCompareCursorWithWindow  @ 2
	 XTestDiscard  @ 3
	 XTestFakeButtonEvent  @ 4
	 XTestFakeDeviceButtonEvent  @ 5
	 XTestFakeDeviceKeyEvent  @ 6
	 XTestFakeDeviceMotionEvent  @ 7
	 XTestFakeKeyEvent  @ 8
	 XTestFakeMotionEvent  @ 9
	 XTestFakeProximityEvent  @ 10
	 XTestFakeRelativeMotionEvent  @ 11
	 XTestGrabControl  @ 12
	 XTestQueryExtension  @ 13
	 XTestSetGContextOfGC  @ 14
	 XTestSetVisualIDOfVisual  @ 15
