LIBRARY XI
DESCRIPTION "X11R6 XFree86 libXI.dll for OS/2 EMX08H VERSION=6.0"
CODE
	PRELOAD
DATA
	SINGLE NONSHARED
STACKSIZE 4096
EXPORTS
	 XAllowDeviceEvents  @ 1
	 XChangeDeviceControl  @ 2
	 XChangeDeviceDontPropagateList  @ 3
	 XChangeDeviceKeyMapping  @ 4
	 XChangeFeedbackControl  @ 5
	 XChangeKeyboardDevice  @ 6
	 XChangePointerDevice  @ 7
	 XCloseDevice  @ 8
	 XDeviceBell  @ 9
	 XFreeDeviceControl  @ 10
	 XFreeDeviceList  @ 11
	 XFreeDeviceMotionEvents  @ 12
	 XFreeDeviceState  @ 13
	 XFreeFeedbackList  @ 14
	 XGetDeviceButtonMapping  @ 15
	 XGetDeviceControl  @ 16
	 XGetDeviceDontPropagateList  @ 17
	 XGetDeviceFocus  @ 18
	 XGetDeviceKeyMapping  @ 19
	 XGetDeviceModifierMapping  @ 20
	 XGetDeviceMotionEvents  @ 21
	 XGetExtensionVersion  @ 22
	 XGetFeedbackControl  @ 23
	 XGetSelectedExtensionEvents  @ 24
	 XGrabDevice  @ 25
	 XGrabDeviceButton  @ 26
	 XGrabDeviceKey  @ 27
	 XListInputDevices  @ 28
	 XOpenDevice  @ 29
	 XQueryDeviceState  @ 30
	 XSelectExtensionEvent  @ 31
	 XSendExtensionEvent  @ 32
	 XSetDeviceButtonMapping  @ 33
	 XSetDeviceFocus  @ 34
	 XSetDeviceMode  @ 35
	 XSetDeviceModifierMapping  @ 36
	 XSetDeviceValuators  @ 37
	 XUngrabDevice  @ 38
	 XUngrabDeviceButton  @ 39
	 XUngrabDeviceKey  @ 40
	 _xibadclass  @ 41
	 _xibaddevice  @ 42
	 _xibadevent  @ 43
	 _xibadmode  @ 44
	 _xidevicebusy  @ 45
