LIBRARY        sshook

DESCRIPTION    'Windows Keyboard Hook DLL'

EXETYPE        WINDOWS

STUB           'WINSTUB.EXE'

CODE           FIXED

DATA           MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE       0

EXPORTS        WEP               @1 RESIDENTNAME
               KeyboardHook      @2
               InitHook          @3
