;--------------------
; Module definition file for CLRTEST.EXE -
;       a test of the color selector custom control
;
; (C) Scott Gourley/Clickon Software, 1991.
;--------------------

NAME            CLRTEST

DESCRIPTION     'Color selector control test (c) Clickon Software, 1991'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        1024
STACKSIZE       8192
EXPORTS
    WndProc
    ClrTestDlgProc
    AboutDlgProc
