NAME         TestApp

DESCRIPTION 'Stdio entry test fixture'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'


CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5220



EXPORTS
        WndProc       @1
        About         @2
