NAME         Stdio

DESCRIPTION 'Standard C I/O Window'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'


CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE     3096
STACKSIZE    10000



EXPORTS
	WndProc	 @1
        About    @2
