NAME            POOL
EXETYPE         WINDOWS
DESCRIPTION     'Pool'
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            MOVEABLE PRELOAD

DATA            MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE        1024
STACKSIZE       4096

EXPORTS         MainFormWndProc         @1
                PoolTimerTick           @2
                OptionsDlgProc          @3
                