PacShell-Hilfe                     Optionen-Dialog
--------------------------------------------------
Im Optionen-Dialog können folgende Parameter  ein-
gestellt werden:

CONSOLE HISTORY BUFFER
    In diesem Feld kann die Anzahl der Zeilen ein-
    gestellt  werden,  die  PacShell  sich  merken
    soll, wenn ein Archiver in dieses Fenster aus-
    gibt. Dieser Wert kann die  Anzahl  der  Bild-
    schirmzeilen nicht unterschreiten.

ARGV BUFFER SIZE
    In diesem Feld wird  die  maximale  Länge  der
    Kommandozeile eingestellt (nicht für  ARC,  da
    dieses Programm das ARGV-Verfahren  nicht  be-
    herrscht). In einem Buffer dieser Grö₧e müssen
    alle an den betreffenden Archiver  zu  überge-
    benden Parameter Platz finden. Der Defaultwert
    sollte für normale Anwendungen ausreichen.

SHOW COUNTER WHILE READING
    Mit dieser Option lä₧t sich die "Zählbox" beim
    Einlesen von Archiven, beim Kopieren und  beim
    Löschen ein- und ausschalten. Defaultmä₧ig ist
    sie eingeschaltet, damit man sehen  kann,  wie
    weit die betreffende  Aktion  bereits  fortge-
    schritten ist, da die permanente  Ausgabe  je-
    doch Zeit kostet, kann sie gegebenenfalls auch
    abgeschaltet werden.

POS. WINDOWS TO MOUSE
    Mit dieser Option  kann  PacShell's  Strategie
    zum Fensteröffnen beeinflu₧t werden. Normaler-
    weise verwendet PacShell einen Stack, auf  dem
    die  Koordinaten  von  bereits   geschlossenen
    Fenstern gesichert werden, um neue Fenster  zu
    öffnen, ist  diese  Option  allerdings  einge-
    schaltet, so  werden  alle  neu  zu  öffnenden
    Fenster falls  möglich  so  positioniert,  da₧
    ihre linke obere Ecke an der Mausposition  er-
    scheint. Hierdurch entstehen kürzere Mauswege,
    aber es  kommt  auch  schneller  zu  "Fenster-
    stapeln". Diese Strategie kommt unabhängig von
    dieser Option auch dann  zur  Anwendung,  wenn
    der Stack leer ist.

FSEL_EXINPUT() ON TOS < 1.04
    Mit dieser Option soll den Besitzern von alten
    TOS-Versionen  geholfen   werden,   wenn   sie
    gleichzeitig Benutzer einer der vielen  alter-
    nativen Fileselektoren sind.  Diese  Programme
    können nämlich i.a. auch  auf  alten  Systemen
    den fsel_exinput()  (Fileselektor  mit  Titel)
    simulieren, so das  PacShell  die  zusätzliche
    Titelbox nicht mehr zeichnen mu₧.

AUTO CONSOLE CLOSING
    Mit dieser Option  wird  PacShell  angewiesen,
    da₧  ConsoleFenster  nach  dem  Aufruf   eines
    Archivers automatisch  wieder  zu  schliessen,
    falls es vor dem Aufruf nicht geöffnet war.

AUTOLOCATOR
    Mit dieser Option wird  der  AutoLocator  ein-
    und ausgeschaltet; im ausgeschalteten  Zustand
    können die Shortcuts auch  ohne  CONTROL-Taste
    ausgelöst werden.

AUTO SAVE SETTINGS
    Wenn  diese  Option  eingeschaltet  ist,  dann
    speichert PacShell  bei  Programmende  automa-
    tisch die Parameter ab, und  zwar  ohne  Infos
    über offene Fenster und in  die  zuletzt  ver-
    wendete Parameter-Datei.

