; dlltool --output-def EIKSRV.def ../../epoc32/build/eikon/marmd/rel/EIKSRV.in
EXPORTS
	NotifyAlarmServerOfTaskChange__C13CEikServAppUi @ 1 NONAME
	LaunchTaskListL__C13CEikServAppUi @ 2 NONAME
	NewLC__13CEikServAppUi @ 3 NONAME
	CycleTasks__C13CEikServAppUiQ213CEikServAppUi19TTaskCycleDirection @ 4 NONAME
	PasswordMode__C24TEikPasswordModeCategoryR13TPasswordMode @ 5 NONAME
	SetPasswordMode__24TEikPasswordModeCategory13TPasswordMode @ 6 NONAME
	__24TEikPasswordModeCategory @ 7 NONAME
