; dlltool --output-def APSERVU.def ../../epoc32/build/apparc/marmd/urel/APSERV.in
EXPORTS
	NewL__17CApaAppListServerP11CApaAppListP18CApaFileRecognizer @ 1 NONAME
	"_._17CApaAppListServer" @ 2 NONAME
	NameApaServStartSemaphore__Fv @ 3 NONAME
	NewL__13CApaFsMonitorR3RFsRC7TDesC16G9TCallBack @ 4 NONAME
	NewL__17CApaAppListServerR14MApaAppStarter @ 5 NONAME
	NotifyType__C13CApaFsMonitor @ 6 NONAME
	SetBlocked__13CApaFsMonitori @ 7 NONAME
	Start__13CApaFsMonitor11TNotifyType @ 8 NONAME
	"_._13CApaFsMonitor" @ 9 NONAME
	NameApaServServerThread__Fv @ 10 NONAME
