Ta opcja programu umoºliwia uzyskanie
inforacji o pierwiastku poprzez wskazanie
go w Tablicy Mendelejewa.

NR GRUPY:
Cyfry arabskie - zalecany przez IUPAC(1985),
Cyfry rzymskie np.IA - tradycyjny, gdzie :
                 **A - grupy gÆówne,
                 **B - grupy poboczne.

Wybór pierwiastka jest moºliwy poprzez
wskazanie go kursorem myszy i naci₧niæcie
jej klawisza, bådº z klawiatury. Naleºy
wybraì pierwiastek przy pomocy klawiszy
kursora (widoczna ciemna ramka) i nacisnåì
klawisz RETURN. Po przeczytaniu informacji
powrót do wybierania pierwiastka naståpi
przy naci₧niæciu klawisza myszy lub
dowolnego klawisza klawiatury.

Inne klawisze :
F1  - Pomoc,
Esc - Wyj₧cie z opcji "UK£AD".

UWAGA:
1. SzczegóÆowy opis podawanych informacji
znajduje siæ w opcjach "INSTRUKCJA" oraz
"ENCYKLOPEDIA".

2. g - oznacza grafit.