Ta opcja umoºliwia ustalenie charakteru
"LISTY". Istniejå 2 róºne sposoby jej
wy₧wietlania :

1.Wy₧wietlane så informacje o wszystkich
  pierwiastkach uszeregowanych wg ich
  liczb atomowych - opcja "WSZYSTKIE".
2.Wy₧wietlane så informacje tylko o
  pierwiastkach wybranych przez uºytkownika
  i uszeregowanych w sposób przez niego
  okre₧lony - opcja "WYBRANE".

ObsÆuga :
Mysz lub klawiatura, dla klawiatury :
KLAWISZE KURSORA + ENTER lub SPACJA - wybór
   pierwiastków ukazywanych w li₧cie,
TAB - przej₧cie do koñca wybierania
   (opcja "Wszystkie" lub "Wybrane"),
ESC - wyj₧cie z opcji "LISTA",
F1 - pomoc.
