Ta funkcja programu wy₧wietla wszystkie
informacje o pierwiastkach ustawionych wg
ich liczb atomowych bådª posortowanych
wg algorytmu uºytkownika.

Nazwy kolumn :
LA         - liczba atomowa,
Sym        - symbol,
Nazwa      - nazwa,
Masa atom. - masa atomowa,
Warto₧ì.   - warto₧ciowo₧ci,
EUj        - Elektroujemno₧ì wg Paulinga,
Gæst.      - gæsto₧ì w g/cm3,
EJon       - energia jonizacji w kJ/mol,
Ttopn.     - temperatura topnienia w °c,
Twrzen.    - temperatura wrzenia w °c,
Stan skup. - stan skupienia w
             warunkach normalnych,
%          - procentowa zawarto₧ì
             w skorupie ziemskiej.

ObsÆuga :
MYSZ:
Lewy klawisz  - przesuwa o 1 pierwiastek,
Prawy klawisz - przesuwa o 10 pierwiastków,
kierunek - w zaleºno₧ci od poÆoºenia
           kursora myszki.

KLAWIATURA:
góra,dóÆ  - przesuwa o 1 pierwiastek,
PgUp,PgDn - przesuwa o 10 pierwiastków,
F1 - pomoc,
Esc - wyj₧cie z opcji "LISTA".

UWAGA:
g - oznacza grafit.