 2448032.50000000
 HUNTSVILLE, AL         34.7317000  273.4033000    228.60 -5 0 CDT
 NASA699.TXT 
    Multi-Track Satellite Names          
 Satellite # 1: MIR         
 Satellite # 2: SALYUT 7    
 Satellite # 3: HST         
 Satellite # 4: SEASAT 1    
 Satellite # 5: EGP         
 Satellite # 6: IRAS        
     User Defined Satellite Names
 MIR         
 SALYUT 7    
 COSMOS 1686 
 COSMOS 1766 
 HST         
