NAME         Sample

DESCRIPTION  'Sample SABDU001.DLL Application'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'


CODE  PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

DATA  PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     10240
STACKSIZE    10240

EXPORTS
        MainWndProc    @1
        HandleStatus   @2
        SABDUTimerFunc @3
