+ld:\work\pov10\dat
+ld:\work\pov10\inc
+ld:\work\pov10
+ld:\work\pv\gif
-id:\work\pov10\dat\pvcs.pov
-od:\work\pov10\pvcs.tga
+a0.03
+ft
-d
+c
+x
-p
+v
-q
+w800
+h600
