NAME            Sample3D
DESCRIPTION     'Sample3D'
STUB            'WINSTUB.EXE'
EXETYPE         WINDOWS

CODE            MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL PURE
DATA            MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        4096
STACKSIZE       8096

EXPORTS
        DIALOGPROC   @1
        OPENHOOK     @2
