LIBRARY   PWKSOCK
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  1024
EXPORTS
	gensock_connect		@1
	gensock_getchar		@2
	gensock_put_data	@3
	gensock_close		@4
	gensock_gethostname	@5

IMPORTS
    WSOCKETS.W_GETHOSTBYNAME
    WSOCKETS.W_SOCKET
    WSOCKETS.HTONS
    WSOCKETS.W_CONNECT
    WSOCKETS.W_CLOSE_SOCKET
    WSOCKETS.W_IOCTL
    WSOCKETS.W_RECV
    WSOCKETS.W_SEND
    WSOCKETS.INET_ADDR
    WSOCKETS.W_GETHOSTNAME
    WSOCKETS.SOCK_STRERROR
    WSOCKETS.W_SELECT
    WSOCKETS.W_SETSOCKOPT
    WSOCKETS.W_GETSERVBYNAME

