LIBRARY   PWKSOCK
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  1024
EXPORTS
	gensock_connect		@1
	gensock_getchar		@2
	gensock_put_data	@3
	gensock_close		@4
	gensock_gethostname	@5
	gensock_put_data_buffered	@6
	gensock_put_data_flush	@7

IMPORTS
	WINSOCK.INET_ADDR
	WINSOCK.WSAGETLASTERROR
	WINSOCK.SELECT
	WINSOCK.GETSERVBYNAME
	WINSOCK.GETHOSTBYNAME
	WINSOCK.GETHOSTNAME
	WINSOCK.WSAASYNCSELECT
	WINSOCK.WSASTARTUP
	WINSOCK.WSACLEANUP
	WINSOCK.SETSOCKOPT
	WINSOCK.CONNECT
	WINSOCK.SOCKET
	WINSOCK.SEND
	WINSOCK.RECV
	WINSOCK.HTONS
	WINSOCK.IOCTLSOCKET
	WINSOCK.CLOSESOCKET
	WINSOCK.__WSAFDISSET
