NAME            Ping
DESCRIPTION     'WATTCP Ping'
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            MOVEABLE PRELOAD
DATA            MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE		2048
STACKSIZE       8192

