PROTOCOL

cdfsf@ymi.COM

• • • • •

SPECIFICATION").

_

_

_

_SUF)

_

_ 7.1.1.

_

_PAD)

_

_SKP

_

_ _ _ _SRC 7.1.1.

_

_

_

_

_ _

_ _ _ _

information.

_ _ _ _ _ (EXT_

_ _ _ _VER

EXT_ _DES

_ _ _ID+LEN_DES)

EXT_SRC (BP9+LEN_ID+LEN_ _ID+LEN_DES+LEN_SRC)

Areas.

• interchange •

CONTENTS 1 1 1 3 5 5 5 7 7 9 9 10 11 11 12 15 15 15 15 15 16

8 10 10 11 12 14