FIX-E Colle ge Pa rk

Othe r

CYLINK

Sprint DC TCO Ve rmont Ave .

Sprint DC POP (DCS)

Conn. Ave .

T1 T3

T1

768 Kbps PTAT

SURA

GSFC

UK-US 768Kbps Fa t-Pipe Connectivity ULCC Ne tworks Group

23/09/92

NSF NSS

Mux

TWB T/20 NSI Prote on

NSFNET

NSI Prote on Mux TRANSATLANTIC CIRCUIT

Gove rnme nt’s Mux NOC Mux

JANET Cisco

128 Kbps 64 Kbps

256 Kbps

256 Kbps

64 Kbps

256 Kbps

256 Kbps

448 Kbps

512 Kbps

768 Kbps

ULCC

EBONE

UCL T/20 TWB T/20 DRA T/20

CYLINK

Mux NSI Prote on

NSI Prote on

Oxford Unive rsity

NSI Prote on RAL

UK Ca rrie r MCL

UK Ca rrie r Fa cility MCL

IXI

INT Cisco

ARIADNE Greece

RedIRIS Spa in

RIPE Amsterda m

EBS Cisco

EBS Cisco

Stockholm

EBS Cisco

Amste rda m

EBS Cisco

CERN

EBS Cisco

Fra nce