Cray Y-MP4/464

ymp

cisco

Amsterdam1

SUN

feisal

WCWlan

, 192.16.183.0 MWS

IBM ES9000-720

AIX/370

diamond

MVS

VM/CMS

vm1

VAXstations

MCbalie

, 192.42.121

Workstations

192.16.188.64

192.87.92.0

OWS

cisco

SARA1 cisco

SARA2 cisco

Terminal Server mVAX II

SURFnet-2

DECnet & EARN

SARAlan (MF)

, 192.16.188.32

SARAnet

DECnet & TCP/IP

192.16.200.0

SARA

SARAlan/UltraNet configuratie 1juli 1993

� WvdS 2 augustus 1993 cisco

EBS2

Ebone

VAX 4000

sara52

vax2

VAX 4000

sara53

vax3

SARAlan (LAVc)

, 192.16.188.160

SARAlan (WS & PC)

IBRlan

, 192.87.4.16

SURFnet IP

145.41.0.0 INX

Poortselector

SUN

sun1

NetBlazer

Amsterdam3

131UvAnet

DECnet & TCP/IP

145.18.0.0

snet-at-sara

, 145.41.9.128

Visualisatie

, 192.42.128

EBS1 cisco

Amsterdam2

130

187 188 34 33 98

97

37

47 65 66

112 129

132 48

72

48 190

94

1 45 1 1 49, 50 1

22 17

18

Parsytec

GCel-3/512

Par-lan,

192.87.74.0

48

SUN hydra

1

74

UltraNet

HUB1000

192.42.129.0 emerald jade

Mac’s, PC’s

192.42.131.0

HUB250

SUN

nikhefh.nikhef.nl

76

SGI

zwager.nikhef.nl

78

RS6000 mira

35

SGI iris

68

6

80

cisco

Amsterdam4

133

SURFnet

CLNS/test

192.87.136.0

EuropaNET

IP