HEA-BONE193.1.194.0 50HEAnet: IP layoutDate: 10 September 1993HEAnet IP layoutArthur GreenUCD Computing Servicesarthur@cclana.ucd.ieEurokom HEA-EXTEboneTCDUCCULUCGDCUMaynoothCisMAYCisDCUCisUCGeddy.netCisUCCcisco0desmondConnollyLondon-EBS1193.1.195.0 192.121.155.0 EUnet 134.222.3.0192.135.225.0149.157.0.0136.206.0.0140.203.0.0136.201.0.0143.239.0.0134.226.0.0 18 14 6135 1017 2625 2221 30 2949 9110 210 193.1.129.0 Carlow RTC 149.153.0.0UCD137.43.0.0franLegend:Network:Router:Router connection:HEAnet boundary:HEA193.1.193.0 3433BlackrockHEA-NOC193.1.198.01London1.empb.net1718 193.172.27.0EuropaNET