JET

Dextel Findata

MERCUR

Y X.400

Viewlogic

Intera

Netcomm

Digicon

SAST

Vmark

Ingres

Trygg-Hansa

Canon Resear ch NCD Philips Resear ch Protek Fifth Generation Software

Xyplex

AEA

DRA

Inmarsat

British Library

Specialix

MERCUR

Y 5000 National Power

Crosfield

Datastream

EBONE

Habia Cable

Cambridge POP

SWIPNet

PIPEX London

POP Configuration

End-May-93

[Last Updated

27-May-93, version

1.2, ftp.pipex.net:/pub/maps/Pipex-Lon.ps.Z]

CAMBRIDGE POP

Chur chill

Ethernet

lon-gw1

AGS+/3

9.0(4.2) X.25

2E 6T 20S NETBLAZER1.5(12)N10-1E

lon-nb1 lon-gw2

AGS+/3

9.0(4.2)

2E 6T 20S

BBC

Data Logic

The Direct Connection

Xopen

Walker UK

Mentor Graphics

Network Managers

Data Connection datastream-du derwent devteq dpseaglestar ebrdgradyn integralis ndcomvopluso ssilon three-i tmse vmark-br DIALUP