Cambridge POP

London POP

PIPEX Docklands

POP Configuration

Mid-Jun-93

[Last Updated

12-May-93, version

1.0, ftp.pipex.net:/pub/maps/Pipex-Doc.ps.Z]

Ethernet

NETBLAZER

2.0N10-1E-8S

doc-nb1 doc-gw2

AGS+/4

9.0(4.2)

2E 6T 20S

doc-gw1

AGS+/4

9.0(4.2)

2E 6T 20S