Lincoln

140

T3-B

64

.2

T3-B

72

T3-C1

73

Georgia Tech

138

T0-C1

76

T3-B

56

T3-C1

57

T1-C1

59

College Park

136

T3-B

8

.1

Champaign

129

Ann Arbor

131

Pittsburgh

132

T3-C1

41

Ithaca

133

3/27/92 ¥ 14:20pam

San Diego

135

T3-B

24

T3-B

16

T3-B

48

T3-B

32

T3-C1

49

T3-B

64

T3-B

40

T3-B

80

T3-C1

81

T1-C1

83

T1-C1

27

T3-C1

25

Argonne

130

T1-C1

43

T1-C1

19

T3-C1

17

T1-C1

51

T3-C2

58

KeyT1-C1

67

Rice Univ.

139

T1-C1

11

T3-C1

9

.1

T3-B

88

T1-C1

91

T3-C2

89

T3-B

96

T1-C1

99

T3-C2

97

T3-C1

33

T1-C1

28

T0-C1

84

RS6000

Cisco Boston

134

NSF sites

Boulder

141

Univ of Wash

143

T3-C1

65

Salt Lake

142

68

T0-C1

12

T0-C1

100

T3 circuit

T1 or 56K circuit

Safety-net T1 circuit

Princeton

137

20

T0-C1

44

36

92

T1-C1

75

T0-C1

60

Fix-East

145

Ames

144

Seattle, WA

San Franciso, CA

Los Angeles, CA

Houston, TX

St. Louis, MO

Chicago, IL

Denver, CO

ANSNET/NSFNET T3 topology

Cleveland, OH

Washington DC

New York, NY

Hartford, CT

Palo Alto

128

Greensboro, NC