MAE-East Configuration 2/23/93

ftp.uu.net:/inet/maps/mae-east/mae-east.ps.Z

For more information contact: mae-east@uunet.uu.net

192.41.177.249

College-Park MD

AlterNet

Alter Net 192.41.177.248

Washington DC

AlterNet

Alter Net 192.41.177.240

ICM-DC-1

ICMnet

192.41.177.253

ENSS136 T3

NSFNET

NSF NET 192.41.177.6

WTN2 MAE-East-ce

SURAnet

SURA NET 192.41.177.245

MAE-East

PSI

PSI NET ICP NET

Sprint POP WilTel POP

MCI POP

College Park

10 Meg Ethernet