CICNet Inc.Created on 1/15/93 by tom@cic.netLast revised on 10/29/93

A current version of this map in postscript format is available via anonymous ftp from ftp.cic.net in the file /pub/maps/netill.ps netILLINOIS

Logical Network TopologyANL = Argonne National LaboratoriesAUG = Augustana UniversityBAX = Baxter HealthCare Inc.BHC = BlackHawk CollegeBRAD = Bradley UniversityCAT = Caterpillar Inc.COD = College of DuPageCED = Commonwealth EdisonECN = Educational Computing NetworkEIU = Eastern Illinois UniversityELM = Elmhurst CollegeGLN = Glenview High SchoolIBC = Illinois Benedictine CollegeISU = Illinois State UniversityIVCC = Illinois Valley Community CollegeLFC = Lake Forest CollegeLN = LinkNet Inc.NLU = National-Louis UniversityNWU = Northwestern UniversityNIU = Northern Illinois UniversityOCC = Oakton Community CollegeONU = Olivett Nazarene UniversityPIA = Peoria CMS POPSIU = Southern Illinois UniversitySSU = Sangamon State UniversityTRI = Tilogy School at the New Learning CenterUIC = University of Illinois at ChicagoUIUC = University of Illinois at Urbana-ChampaignUOC = University of ChicagoUSDA = US Department of AgricultureWC = Wheaton CollegeZDG = Downers Grove POP

SSUBHCBRADUIUC

ChicagoArea

ECNANLUICNWUZDGUOCTo UIUC

Chicago Area

LFCGLN AUG PIADS1 (1.5 MBPS)FDS1 (256KBPS)DS0 (56 KBPS)

Indicates NSFNET backbone connected site

CEDOCC

ISUSIU

BAXCODNIUELMIBCIVCCLNONUWC NLU EIUCATUSDA TRI