Lambert Conformal Projection [70˚N,55˚N], Map center: [60˚N, 87˚W] Image resolution 300/in., stroke limit 1 pixels

CA*Net

Canadian National Research Network

PE

                                                       AB

NB
NS
QC

NF
                                                                         SK

ON

         BC

                                                                                                             MB

Sea

Ith

Pri