2B - Carl Andrews
55
5
2
62
0.968
SS - Greg Steele
77
7
4
88
0.955
C - Moe Weiner
11
16
3
30
0.900
RF - Keith Randall
26
4
2
32
0.938
P - Joe Dude
5
12
1
18
0.944
1B - Stan Muse
16
12
2
30
0.933
CF - Dan Schultz
11
6
36
53
0.321
3B - Davie Reed
12
17
3
32
0.906
LF - Kevin King
23
6
2
31
0.935
































































































