0
0
Manufacturer
 1 
Barrel Length (Inches)
 2 
Type
 1 
Rounds Held
 2 

 1 

 1 

 1 

 1 
Gauge / Caliber
.22
.303
12 gauge
14 gauge
10 gauge
30.06
30.30
.45
.38
9 mm
