;
; testdll4.def
;
LIBRARY TESTDLL4 INITINSTANCE
DESCRIPTION 'testdll4'
DATA
   SINGLE NONSHARED
EXPORTS
; user-defined symbols

  test

; C library symbols

  printf
  exit

; Symbols required by startup code

  __main
  _entry1
  _entry2
  _startup

; Symbols required by stdio.h

  _streamv
  fgetc
  fputc
