11
c WA4TFZ-2 V W4BLD-1+cr
12
c N4AOP+cr
13
c KB4JNI V W4BLD-1+cr
14
c K4RKA+cr
15
c WD4BAV V W4BLD-1,K4ARO-1+cr
16
c K4NGC V WA4FRB-3,AA4PB-1+cr
17
c K4NGC V W4BLD-1,WA4FRB-3,AA4PB-1+cr
18
c K4NGC V W4BLD-1,KB4OB-1,WB4FQR-4+cr
19
c WB4PJW V W4BLD-1+cr
20
c N4GUX V W4BLD-1,K4ARO-1+cr
21
 v K4UMI-5+cr
22
 v WA4KXV-1+cr
23
 v KJ4AG-1+cr
24
 v K4UMI-5,WA4KXV-1+cr
25
 v K4UMI-5,KJ4AG-1+cr
26
 v K4ARO-1+cr
27
 v K4UMI-5,K4ARO-1+cr
28
This is W4NTG testing XT clone and PTP...+cr
29
This is W4NTG in Williamsburg Va...FM-17...+cr
30
 v N4XG-4+cr
31
The W4NTG station consists of an IBM PC XT, clone, TAPR II, MOTOROLA MICOR AND A 16 ELEMENT SKELETON SLOT+cr
32
Thanks for the chat, 73 CUL+cr
33
CUL Have a good one+cr
34
catch you later, 73+cr
35
good night CUL 73+cr
36
+cr
37
+cr
38
+cr
39
+cr
40
+cr
FOREGROUND
7
BACKGROUND
0
SENDLF
YES
STATE
VA
NEAR
NC
NEAR
MD
NEAR
DC
BELL
YES
HOLDBUFF
128
AUTOTIME
YES
AUTOMSG
YES
DCD
YES
CONNECT FILE
C:\PTP\MYMSGS.TXT
CONNECT TEXT
You have connected to WA4TFZ-2, home of the AARC-PBBS in Charlottesville,VA
Your SYSOP is Mike Watkins (WB4YVQ).  If I do not answer, leave a message. -kkk


