/*----------------*/ 
/*      FKEYS     */
/*----------------*/ 
F1 ^C^M 
F1T COMMAND
F2 K^M
F2T CONV
F3 ^CMODE VP,1200,P^M
F3T 1200BPS
F4 ^CMODE VP,2400,P^M 
F4T 2400BPS
F5 ^CUSERS 1 |A^M
F5T USER 1
F6 ^CUSERS 10^M
F6T USER 10
F7 ^CCSTATUS^MK^M
F7T CSTATUS
F8 ^CD^M
F8T DISC
F9  ^CC WB4GNA^M
F9T WB4GNA
F10 ^CC WD4AGG^M
F10T WD4AGG
/*----------------*/ 
/*    ALT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
AF1 ^C|A^MK^M
AF1T STRM/A
AF2 ^C|B^MK^M
AF2T STRM/B
AF3 ^C|C^MK^M
AF3T STRM/C
AF4 ^C|D^MK^M
AF4T STRM/D
AF5 ^C|E^MK^M
AF5T STRM/E
AF6 ^C|F^MK^M
AF6T STRM/F
AF7 ^C|G^MK^M
AF7T STRM/G
AF8 ^C|H^MK^M
AF8T STRM/H
AF9 ^C|I^MK^M
AF9T STRM/I
AF10 ^C|J^MK^M
AF10T STRM/J
/*----------------*/ 
/*  SHIFT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
SF1 ^CC KC4QNW^M
SF1T KC4QNW
SF2 ^CC N4HXK^M
SF2T N4HXK
SF3 ^CC WB4ESO^M
SF3T WB4ESO
SF4 ^CC N4HGK V WB4GNA-6,205831^M
SF4T N4HGK 
SF5 ^CC N4KMJ V JVL05^M
SF5T N4KMJ
SF6 ^CC N4QLB^M
SF6T N4QLB
SF7 
SF7T 
SF8 
SF8T 
SF9 
SF9T 
SF10 
SF10T 
/*----------------*/ 
/*   CTRL-FKEYS   */
/*----------------*/ 
CF1 
CF1T 
CF2 
CF2T 
CF3 
CF3T 
CF4 
CF4T 
CF5 
CF5T 
CF6 
CF6T 
CF7 
CF7T 
CF8 
CF8T 
CF9 
CF9T 
CF10 
CF10T 
/*----------------*/ 
PACKET YES
PROMPT VHFPKT
CONNECTTEXT WELCOME TO JOHN'S SYSTEM IN ANNISTON AL.. PSE NOTE, WHEN UPLOADING OR DOWNLOADING FILES, USE ONLY <A>scii MODE, <X>packet IS ONLY FOR USE OF USERS OF RTP PROGRAMS,FILE NAMES SHOULD NOT BE OVER 8 CHARACTER`S LONG TNX AND HAVE FUN...SCOTT
STARTUP CMSG OFF
STARTUP MAILBOX OFF
EXITING CMSG ON
EXITING MAILBOX ON
CHANNELID LETTER
COMPORT 1
LINERATE 9600
DATABITS 8
PARITY N
AUTOTIME NO
AUTOMSG NO
TAPRCMD YES
BIGCURSOR NO
WAITCHAR 23
STREAMCHAR 124
FILECHAR 15
MCON3 ON
MCON2 OFF
MYCALL WX4O
HEA2 OFF
RLINELEN 80
TLINELEN 80
CONNECTBELL YES
BACKGROUND 0
FOREGROUND 7
AUTO3 OFF
BELL ON
COMMONCAP NO
NUMSCREEN 2
DEFQSVE OFF
DEFCSVE OFF
MSGDEF OFF
DEFUNATTEND OFF
STATE AL
NEAR GA
NEAR TN
SENDLF NO
DCD YES
USERS 1
PPATH C:\RTP\BBS\
CONNECTFILE C:\RTP\CONNECT.LOG
MONITORFILE C:\RTP\MONITOR.LOG
UNATLOG C:\RTP\UNATTEND.LOG
SETFILE C:\RTP\VHF
