/*----------------*/ 
/*      FKEYS     */
/*----------------*/ 
F1 ^C^M 
F1T COMMAND
F2 K^M
F2T CONV
F3 ^CBeacon E 120^M 
F3T AUTOCQ
F4 ^CBeacon E 0^M
F4T STOPCQ
F5 ^CUSERS 1^M|A^M
F5T USER 1
F6 ^CUSERS 10^M
F6T USER 10
F7 ^CCSTATUS^MK^M
F7T CSTATUS
F8 ^CD^M
F8T DISC
F9 ^CMHeard^M
F9T MHEARD
F10 ^CMHClear^m
F10T MHCLEAR 
/*----------------*/ 
/*    ALT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
AF1 ^C|A^MK^M
AF1T STRM/A
AF2 ^C|B^MK^M
AF2T STRM/B
AF3 ^C|C^MK^M
AF3T STRM/C
AF4 ^C|D^MK^M
AF4T STRM/D
AF5 ^C|E^MK^M
AF5T STRM/E
AF6 ^C|F^MK^M
AF6T STRM/F
AF7 ^C|G^MK^M
AF7T STRM/G
AF8 ^C|H^MK^M
AF8T STRM/H
AF9 ^C|I^MK^M
AF9T STRM/I
AF10 ^C|J^MK^M
AF10T STRM/J
/*----------------*/ 
/*  SHIFT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
SF1 
SF1T 
SF2 
SF2T 
SF3 
SF3T 
SF4
SF4T  
SF5 
SF5T 
SF6 
SF6T 
SF7 
SF7T 
SF8 
SF8T 
SF9 
SF9T 
SF10 
SF10T 
/*----------------*/ 
/*   CTRL-FKEYS   */
/*----------------*/ 
CF1 
CF1T 
CF2 
CF2T 
CF3 
CF3T 
CF4 
CF4T 
CF5 
CF5T 
CF6 
CF6T 
CF7 
CF7T 
CF8 
CF8T 
CF9 
CF9T 
CF10 
CF10T 
/*----------------*/ 
PACKET YES
PROMPT HFPKT
CONNECTTEXT YOU ARE NOW CONNECTED TO SCOTT'S SYSTEM IN ANNISTON ALABAMA [K]
STARTUP CMSG OFF
STARTUP MAILBOX OFF
EXITING CMSG ON
EXITING MAILBOX ON
CHANNELID LETTER
COMPORT 1
LINERATE 9600
DATABITS 8
PARITY N
AUTOTIME NO
AUTOMSG NO
TAPRCMD YES
BIGCURSOR NO
WAITCHAR 23
STREAMCHAR 124
FILECHAR 15
MCON3 ON
MCON2 OFF
MYCALL N4ZOU
HEA2 OFF
RLINELEN 32
TLINELEN 32
CONNECTBELL YES
BACKGROUND 0
FOREGROUND 7
AUTO3 OFF
BELL ON
COMMONCAP NO
NUMSCREEN 2
DEFQSVE OFF
DEFCSVE OFF
MSGDEF OFF
DEFUNATTEND OFF
STATE AL
NEAR GA
NEAR TN
SENDLF NO
DCD YES
USERS 1
PPATH C:\RTP\BBS\
CONNECTFILE C:\RTP\CONNECT.LOG
MONITORFILE C:\RTP\MONITOR.LOG
UNATLOG C:\RTP\UNATTEND.LOG
SETFILE C:\RTP\HF
