;-----------------------------------------------------------------------;
;									;
;	File definition for LOG-EQF			;
;	LOGIMENU Copyright (C) 1988 Logitech			;
;	LOG-EQF Copyright (C) 1991 Tom Dandrea N3EQF.				;
;									;
;-----------------------------------------------------------------------;
BEGIN LeftB, MidB, RightB, LeftM, RightM, UpM, DownM, 400, 100
;
;NOTE: with 2-button mouse, click BOTH buttons
;      instead of clicking "middle" one.  (CHORDS are disabled).
;
CHORDS LMB, LRB, MRB, ALLB

LeftB:  TYPE ENTER        ; left button is <Enter>
MidB:   EXECUTE CheckEdit ; middle button is <F1> or Menu
RightB: TYPE ESC          ; right button is <Esc>

LMB:    EXECUTE PageUp
MRB:    EXECUTE PageDwn
LRB:    EXECUTE F2
ALLB:   EXECUTE F3

LeftM:  TYPE 0, 75
RightM: TYPE 0, 77
UpM:    TYPE 0, 72
DownM:  TYPE 0, 80

CheckEdit:    MATCH 1, 3, , "EDIT", Edit, CheckCon
Edit:         MENU "--- MOUSE CONTROL ---", 11, 42, BOLD
              OPTION "SAVE this entry into log", F1_Y
              OPTION "DELETE this entry from log", F2
              OPTION "FIND SAME CALL again", F3
              OPTION "EDIT ANOTHER CALL", F4
              OPTION "Get PREVIOUS entry", PageUp
              OPTION "Get NEXT entry", PageDwn
              OPTION "Leave MOUSE CONTROL", Out
              MEND

CheckCon:     MATCH 25, 5, , "CONTEST", Contest, CheckMatch
Contest:      MENU "--- MOUSE CONTROL ---",  5, 49, BOLD
              OPTION "SAVE this QSO in log", F1
              OPTION "PRINTER toggle ON/OFF", F2
              OPTION "EDIT last 11 QSOs", F3
              OPTION "CLEAR this PAGE", F4_Y
              OPTION "DX Prefix Information", F5
              OPTION "VFO A Frequency Change", F6
              OPTION "VFO B Frequency Change", F7
              OPTION "SWITCH between A/B VFOs", F8
              OPTION "Radio MODE Select", F9
              OPTION "LOCAL MEMORIES Page", F10
              OPTION "Leave MOUSE CONTROL", Out
              MEND

CheckMatch:   MATCH  3, 3, , "CALLSIGN", Matching, Notmatching
Matching:     MENU "--- MOUSE CONTROL ---",  5, 49, BOLD
              OPTION "SAVE this QSO in log", F1
              OPTION "Log START TIME for QSO", F2
              OPTION "EDIT last 11 QSOs", F3
              OPTION "CLEAR this PAGE", F4_Y
              OPTION "DX Prefix Information", F5
              OPTION "VFO A Frequency Change", F6
              OPTION "VFO B Frequency Change", F7
              OPTION "SWITCH between A/B VFOs", F8
              OPTION "Radio MODE Select", F9
              OPTION "LOCAL MEMORIES Page", F10
              OPTION "Leave MOUSE CONTROL", Out
              MEND

F1:           TYPE 0, 59
F1_Y:         TYPE 0, 59, "Y"
F2:           TYPE 0, 60
F3:           TYPE 0, 61
F4:           TYPE 0, 62
F4_Y:         TYPE 0, 62, "Y"
F5:           TYPE 0, 63
F6:           TYPE 0, 64
F7:           TYPE 0, 65
F8:           TYPE 0, 66
F9:           TYPE 0, 67
F10:          TYPE 0, 68
PageUp:       TYPE 0, 73
PageDwn:      TYPE 0, 81

Out:          TYPE 0, 71                       

Notmatching:  TYPE 0, 59


