/*----------------*/ 
/*      FKEYS     */
/*----------------*/ 
F1 ^CC WA4LPD-2^M
F1T WA4LPD
F2 ^CC K4IWW-1^M
F2T K4IWW
F3 ^CC N4PY V WA4LPD-2^M
F3T N4PY
F4 ^CC N7JA V WA4LPD-2^M
F4T N7JA
F5 ^CC WB4BAH V WA4LPD-2^M
F5T WB4BAH
F6 ^CC RNC^M
F6T RNC
F7 ^CD^M
F7T DISC
F8 ^CC^MK^M
F8T PATH
F9  [K]^M^M
F9T [K]
F10  73, [SK]^M
F10T [SK]
/*----------------*/ 
/*    ALT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
AF1 TRAC ON^M
AF1T TRON
AF2 TRAC OFF^M
AF2T TROFF
AF3 ^CC KA4OJN V WA4LPD-2^M
AF3T KA4OJN
AF4 ^CC K4PB^M
AF4T K4PB
AF5 ^CC WB8OUE-2^M
AF5T WB8OUE
AF6 Alt-F6 key pressed unintentionally.  (Sorry)^M
AF6T UNUSED
AF7 Alt-F7 key pressed unintentionally.  (Sorry)^M
AF7T UNUSED
AF8 Alt-F8 key pressed unintentionally.  (Sorry)^M
AF8T UNUSED
AF9 Alt-F9 key pressed unintentionally.  (Sorry)^M
AF9T UNUSED
AF10 Alt-F10 key pressed unintentionally.  (Sorry)^M
AF10T UNUSED
/*----------------*/ 
/*  SHIFT-FKEYS   */
/*----------------*/ 
SF1 ^CC K8YTE V WA4LPD-2^M
SF1T K8YTE
SF2 C KA4OJN^M
SF2T OJN>NET
SF3 ^CC N4AJF^M
SF3T N4AJF
SF4 C WD4RMQ-1^M
SF4T RMQ>NET
SF5 ^CC KA4ATK^M
SF5T KA4ATK
SF6 ^CC N4MAR V K4IWW-1^M
SF6T N4MAR
SF7 ^CC N4ELM V WA4LPD-2^M
SF7T N4ELM
SF8 ^CC WD4DKT^M
SF8T WD4DKT
SF9 ^CC AB4CH V WA4LPD-2^M
SF9T AB4CH
SF10 ^CC N4UE^M
SF10T N4UE
/*----------------*/ 
/*   CTRL-FKEYS   */
/*----------------*/ 
CF1 BITINV U^M
CF1T XOR+1
CF2 WI ON^M
CF2T WIDE ON
CF3 WI OFF^M
CF3T WIDEOFF
CF4 BIT OFF^M
CF4T XOR OFF
CF5 SHELL T
CF5T EDITOR
CF6 SHELL T D:\RTP\MONITOR.LOG
CF6T MONITOR
CF7 SHELL T D:\RTP\CONNECT.LOG
CF7T CONNECT
CF8 SHELL DIR1
CF8T DIR-RTP
CF9 SHELL T D:\RTP\AB4S.NEW
CF9T LASTMSG
CF10 SHELL T D:\RTP\UNATTEND.LOG
CF10T LOG-FIL
/*----------------*/ 
PACKET YES
PROMPT VHFPKT
CONNECTTEXT I'm not here right now.  Leave me a message or a file and I will get it soon.
STARTUP ^Q
STARTUP ^CM 6
EXITING M 0
EXITING ^S
CHANNELID NUMBER
COMPORT 1
LINERATE 1200
DATABITS 8
PARITY N
AUTOTIME YES
AUTOMSG YES
TAPRCMD YES
BIGCURSOR NO
WAITCHAR 23
STREAMCHAR 255
FILECHAR 15
MCON3 6
MCON2 0
MYCALL AB4S
HEA2 OFF
RLINELEN 80
TLINELEN 80
CONNECTBELL YES
BACKGROUND 0
FOREGROUND 7
AUTO3 NO
BELL NO
COMMONCAP NO
NUMSCREEN 2
DEFQSVE OFF
DEFCSVE OFF
MSGDEF OFF
DEFUNATTEND OFF
STATE NC
NEAR VA
NEAR SC
SENDLF NO
DCD YES
USERS 1
PPATH D:\RTP\
CONNECTFILE D:\RTP\CONNECT.LOG
MONITORFILE D:\RTP\MONITOR.LOG
UNATLOG D:\RTP\UNATTEND.LOG
