F1 rxrev off^M^W^Wtxrev off^m
F2 rxrev on^M^W^Wtxrev on^m
F3 ^OBRAG
F4 ^MHELLO OM, NAME HERE IS CARL LOCATED IN FRANKLINTON, NC^MDE N4PY^M+?^M
F5 FE^M^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^W^M^M
F6 CQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY (NNPY)^MCQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY (NNPY)^MCQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY (NNPY)^MSELCALL IS NNPY NNPY NNPY^M^M^D
F1T 201510
F2T 804030
F3T BRAG
F4T NAME HR
F5T FEC XMT
F6T CQ
SENDLF YES
FOREGROUND 7
BACKGROUND 0
AUTOMSG YES
CONNECTBELL YES
CONNECTTEXT I am not at the computer right now. Please leave a message.   73.. Carl
DCD YES
CONNECTFILE CONCAP
STARTUP MON 6
AUTOTIME YES
STREAMCHAR 27
MYCALL N4PY
BELL OFF
MSGDEF OFF
DEFQSVE OFF
PACKET NO
WAITCHAR 23
PROMPT Amtor
SETFILE A.SET
LINERATE 1200
DATABITS 8
PARITY n
NUMSCREEN 2
COMPORT 1
MONITORFILE CAP
F7 ^M^M^MLINK DISCONNECTED^M73 DE N4PY^D
F8 ^Cachg^M
F9 ^MDE N4PY^M^M+?^M
F10 ^M^M73 DE N4PY^M
F7T DISC
F9T OVER
F8T CHGOVER
F10T 73
SF1 ^cR^M
SF1T ABORT
SF2 ^CTC^M
SF2T CLRBUF
SF3 ^CARQ
SF3T ARQCALL
TLINELEN 80
RLINELEN 80
LINERATE 1200
CF5 shell e
CF5T EDIT
CF7 shell erase concap
CF7T ERS CNP
CF8 shell erase cap
CF8T ERS CAP
CF6 shell e a.def
CF6T E .DEF
CF9 SHELL e cap
CF9T E CAP
CF10 SHELL e concap
CF10T E CONCA
CF4 shell e \dev\rtp.bas
CF4T E RTP
