LIBRARY WINGRAB INITGLOBAL

DATA MOVEABLE
CODE MOVEABLE DISCARDABLE

DESCRIPTION 'Window Screen Grabber DLL'

HEAPSIZE 256

EXPORTS
    CHECKGRABHOTKEY @1
