* "InfraRed.library"
##base _IRBase
##bias 30
##public
* functions for Version 34.1
IRmain(data,puffer,senden,irtype,channel)(A0/A1,D0/D1/D2)
IRgetlen(data)(A0)
IRconrad(codenr)(D0)
IRdma(data,puffer,senden,dmatyp)(A0/A1/D0/D1)
IRsetversion( hardwareversion )(D0)
##end

