EXTRAS/DIASHOW
==============

 Spielt alle katalogisierten Grafiken in Form einer Diashow ab. Es
 erscheint ein Menü, welches die Eingabe folgender Abspielparameter
 erlaubt:

   - Wiederholungen:  Mit diesem Schieberegler wird angegeben, wie
     ---------------  oft alle Grafiken des Kataloges abgespielt
                      werden sollen, bis die Diashow automatisch beendet
                      wird. Eine Eingabe von 0 spielt die Diashow endlos
                      ab.

   - Pause:           Definiert die Pause (in Sekunden), bis die
     ------           nächste Grafik geladen wird.

   - Reihenfolge:     Die Grafiken des Kataloges können vorwärts,
     ------------     rückwärts oder in zufälliger Reihenfolge (RANDOM)
                      abgespielt werden. Sollte RANDOM gewählt
                      sein, wird die Diashow immer endlos abgespielt!!
 


 Hinweis:
 --------

     *  Sollte es sich bei der Grafik um eine Animation handeln, so
        wird diese einmal mit maximaler Geschwindigkeit abgespielt,
        bis das nächste Bild geladen wird.
       
     *  Durch Drücken der linken Maustaste kann die Diashow vorzeitig
        abgebrochen werden. Es ist dabei jedoch zu beachten, daß die
        Maustaste so lange gedrückt gehalten wird, bis der Hauptbild-
        schirm wieder zu sehen ist.
      
