KATALOG/OPTIMIEREN
==================

 Diese Funktion schreibt alle Datensätze des Kataloges in neuer
 bzw. optimierter Reihenfolge. Dabei erfolgt eine Optimierung des
 Kataloges (siehe auch Funktion PRÜFEN) in Bezug auf folgende
 Kriterien:


  * Zugriffsgeschwindigkeit auf die einzelnen Datensätze
    ----------------------------------------------------

    Bei einer vorangegangenen Sortierung können die Zugriffszeiten
    auf die einzelnen Datensätze einen sehr langsamen Bildschirmaufbau
    bei der Darstellung der Piktogramme bewirken. Auch andere Funktionen,
    die auf die Datensätze zugreifen, können verlangsamt werden. Nach
    Ausführung der Funktion OPTIMIEREN liegen die Datensätze in
    aufsteigender und sortierter Reihenfolge in den Katalogdateien
    vor, entsprechend der aktuell eingestellten Sortierreihenfolge.

  * zuviel belegter Speicherplatz im Datenpfad
    ------------------------------------------

    Da beim Löschen von Datensätzen der entsprechende Eintrag nur aus
    dem Inhaltsverzeichnis des Kataloges, nicht aber aus den
    Katalogdateien entfernt wird, sind die Daten physisch noch in
    den Katalogdateien vorhanden. So kann es vorkommen, daß die
    Katalogdateien auf der Festplatte mehr Speicherplatz belegen
    als benötigt wird (siehe Funktion PRÜFEN). Dieser Speicherplatz
    wird nach Ausführen der Funktion OPTIMIEREN wieder freigegeben.

