KATALOG/PRÜFEN
==============

 Diese Funktion prüft den Katalog auf diverse Kriterien. Nach
 Ausführen der Funktion erscheint ein Textanzeigemenü, welches
 Aufschluß über den Zustand des Kataloges gibt. Dieser Prüfbericht
 kann auch auf einem angeschlossenen Drucker ausgegeben werden.



  * Datenintegrität der Katalogdateien
    ----------------------------------

    Normalerweise dürfen die Katalogdateien nicht weniger Datensätze
    enthalten, als der Katalog Einträge besitzt. Falls jedoch auf Grund
    von Festplattenfehlern etc. die .index- bzw. die .image-Datei
    weniger Datensätze enthält als der Katalog Einträge besitzt,
    versucht die Prüfen-Funktion, die Katalogdateien wieder zu restau-
    rieren. Dabei können jedoch einige Einträge verloren gehen. In
    dem erscheinenden Prüfbericht wird eine Nachricht über den Zustand
    der Katalogdateien ausgegeben.

  * zuviel belegter Speicherplatz im Datenpfad
    ------------------------------------------

    Es wird geprüft, ob die Katalogdateien mehr Speicherplatz belegen,
    als anhand der Katalogeinträge benötigt wird. Siehe hierzu auch
    die Funktion OPTIMIEREN.

  * doppelt vorhandene Einträge
    ---------------------------

    Falls Grafiken doppelt katalogisiert wurden, werden diese im
    Prüfbericht angezeigt. Mit Hilfe der Funktion EINTRÄGE/SUCHEN
    können die doppelten Einträge gesucht und danach aus dem
    Katalog entfernt werden (--> siehe hierzu die Funktionen
    EINTRÄGE/SUCHEN und EINTRÄGE/GEFUNDENE...)

  * geänderte Grafiken
    ------------------

    Die Funktion überprüft, ob Grafiken nach dem Katalogisieren
    verändert worden sind. Werden solche Einträge gefunden,
    zeigt die Prüfliste die Einträge an. Mit Hilfe der Funktion
    AKTUALISIEREN besteht die Möglichkeit, diese Grafiken automatisch
    neu zu katalogisieren.

  * das Vorhandensein aller katalogisierten Grafiken/Animationen
    ------------------------------------------------------------

    Es wird geprüft, ob alle katalogisierten Grafiken noch auf dem
    Datenträger vorhanden sind. Nicht mehr vorhandene Grafiken werden
    im Prüfbericht angezeigt. Mit Hilfe der Funktion AKTUALISIEREN
    können diese Einträge dann aus dem Katalog entfernt werden.

