KATALOG/NEU
===========

 Mit dieser Funktion kann ein neuer Katalog angelegt werden. In den
 Texteingabefeldern wird ein Katalogname sowie optional eine Katalog-
 beschreibung eingegeben. Die Eingabe ist unbedingt mit RETURN
 zu bestätigen. Mit dem Cycle-Gadget wählt man einen Katalogtyp aus.

 Folgende Katalogtypen/Thumbnailgrößen  stehen zur Auswahl:

   - Graustufen, Thumbnailgröße  120 x 96  Pixel
   - Graustufen, Thumbnailgröße  144 x 112 Pixel
   - Farbe     , Thumbnailgröße  120 x 96  Pixel
   - Farbe     , Thumbnailgröße  144 x 112 Pixel


 Der OK-Button legt den neuen Katalog an (falls nicht schon 
 vorhanden), der ABBRECHEN-Button beendet die Funktion, ohne
 einen neuen Katalog anzulegen.


 Hinweise:
 ---------
             * farbige Kataloge sind nur mit AGA-CHIPSET oder
               Grafikkarte möglich.

             * Der Katalogname muß den Dateinamenskonventionen des
               AMIGA-DOS entsprechen (er darf kein ":" bzw. "/"
               enthalten). 
             
             * Der Katalogname ist auf 20 Zeichen, die Katalogbe-
               schreibung auf 40 Zeichen begrenzt.

             * Bei aktiver Ramdisk ist diese Funktion gesperrt.
