KATALOG/ERWEITERN
=================

 Diese Funktion erweitert den aktuellen Katalog um eine / mehrere
 Bitmap-Grafiken. Folgende Grafikformate werden katalogisiert:

   - IFF (einschließlich EHB, HAM, HAM8) bis zu einer Farbtiefe von 8 BIT
   - IFF-Animationen (Opt5, Opt7 und Opt8)
   - IFF 24 BIT
   - GIF 87a
   - JPEG
   - Kontaktabzugsdateien einer Photo-CD


 Hinweis: Beim Katalogisieren mehrerer Grafiken aus dem sog. LOGFILE
          kann der Vorgang mit Hilfe des ABBRECHEN-Buttons beendet
          werden. Alle noch zu katalogisierenden Grafikfiles können
          dann später mit Hilfe der Funktion LOGFILE EINLESEN weiter
          katalogisiert werden.
          Während ein Grafikfile katalogisiert wird, zeigt ein Fenster
          Informationen (Größe, Anzahl der Farben etc.) über dieses an.

          Während des Katalogisierens wird der Hauptbildschirm geschlossen.
          Dies spart kostbaren CHIP-Memory, der u.U. beim Laden
          der Grafiken dringend benötigt wird. Es erscheint dafür ein
          Info-Window, welches den Status der Katalogisieren-Funktion
          ausgibt.



 Die Funktionen im einzelnen:
 ============================


  ausgewählte Files:
  ------------------
        Mit Hilfe eines Dateiauswahlrequesters, wählt man das File
        an, welches katalogisiert werden soll. Handelt es sich dabei
        um kein Grafikfile, kehrt das Programm zum Hauptscreen zurück.


  ganzes Verzeichnis:
  -------------------
        Mit Hilfe eines Pfadrequesters wählt man ein Verzeichnis aus,
        welches nach Bitmapgrafiken durchsucht werden soll. Alle
        gefundenen Grafiken werden in einem sog. LOGFILE gespeichert.
        Das daraufhin erscheinende LOGFILE-Menü erlaubt dann die
        Katalogisierung aller gefundenen Grafiken. Die Funktionen des
        LOGFILE-Menüs sind weiter unten genau beschrieben.


  Verzeichnis samt Unterverzeichnisse:
  ------------------------------------
        Diese Funktion entspricht der Funktion ´GANZES VERZEICHNIS´
        mit dem Unterschied, daß auch sämtliche Unterverzeichnisse
        des ausgewählten Verzeichnisses rekursiv nach Grafiken durch-
        sucht werden. Mit dieser Funktion ist es somit möglich, ganze
        Festplattenpartitionen bzw. CD-ROMS nach Bitmapgrafiken zu
        untersuchen. Auch diese Funktion schreibt alle gefundenen
        Grafiken in ein sog. LOGFILE (--> das LOGFILE-MENÜ). Mit Hilfe
        des erscheinenden LOGFILE-Menüs können die Grafiken dann
        katalogisiert werden.


  Inhalt des Logfiles einlesen:
  -----------------------------
        Falls ein LOGFILE vorhanden ist, kann mit dieser Funktion
        der Inhalt des Logiles eingelesen und die darin enthaltenen
        katalogisiert werden können.



    Das Logfile-Menü:
    =================

         Das LOGFILE-Menü bietet einige nützliche Funktionen zur
         Katalogisierung der Grafiken. Diese sind im einzelnen:
         
           - Katalogisieren: Katalogisiert alle im Logfile enthaltenen
                             Grafiken. 

           - Aktualisieren : Entfernt alle Grafiken aus dem Logfile,
                             welche im aktuellen Katalog schon vorhanden
                             sind. Damit lassen sich doppelte Einträge 
                             sehr einfach vermeiden. 

           - Sortieren     : Die Einträge im Logfile werden alphabetisch
                             aufsteigend sortiert. Diese Funktion sollte
                             immer vor dem Katalogisieren aufgerufen
                             werden.
 
           - Information   : Zeigt Information über das ausgewählte
                             Grafikfile an (Typ, Größe, Farbtiefe etc.) 

           - Entfernen     : Entfernt die angeklickte Grafikdatei aus
                             dem LOGFILE. Eine Sortierung des Logfiles
                             nach dem Entfernen von Files ist ratsam.

           - File löschen  : Löscht das Logfile.

           - Drucken       : Gibt den Inahlt des Logfiles auf einem 
                             Drucker aus.
 
           - Zeigen        : Zeigt die entspechende Grafik an. Diese
                             Funktion kann auch durch Doppelklick
                             auf den entsprechenden Namen erfolgen.



           Hinweis :  mit dem Schließsymbol (oder der ESC-Taste) wird das
           ---------  LOGFILEMENÜ beendet. Die Daten gehen jedoch nicht
                      verloren. Mit der Funktion LOGFILE EINLESEN kann
                      das Logfile jederzeit wieder eingelesen und der
                      Inhalt katalogisiert werden.



  Kontaktabzug Photo-CD:
  ----------------------

      Diese Funktion liest Kontaktabzugsdateien einer Photo-CD ein.
      Konfigurieren die das Programm vorher mit der Funktion
      PROGRAMM/EINSTELLUNGEN/PHOTO-CD. Es erscheint ein
      Auswahlfenster, mit dessen Hilfe sie durch Eingabe von
      Start- und Endbild auch Teile eine Photo-CD erfassen können.
 
