  HK2cnv.HLP                                                            page 00
 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 ┃                                                                          ┃
 ┃                  家計簿Ｓｙｓｔｅｍ　ＨＫ２    V2.0 L10                  ┃
 ┃                -----------------------------------------                 ┃
 ┃                        House Keeping Management System                   ┃
 ┃                        Copyright(C)Comtan 1995.                          ┃
 ┃                                                                          ┃
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


  ■家計簿システムデータ変換プログラムＨＥＬＰ

            －目次－
                                        page
   1.メニューバー                   ････ 01
   2.変換パネル                     ････ 02
   3.操作要領                       ････ 03
   4.ファイルセレクタについて       ････ 04
   5.■注意事項■                   ････ 05




1.メニューバー                                               ■□□□□ page 01

メニューバー ┌── 各モード呼出しボタン ──┐
┏━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━┳━━┳━━┓
┃家計簿HK2 ┃v1->v2変換┃                      ┃  日付  ┃時計┃HELP┃ END┃
┣━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━┻━━┻━━┫
                                                                            ┃
 ●各ボタンの説明

 ･[ v1->v2変換 ] :データの変換を実行します｡
                  [変換]ボタンは変換元の家計簿データディレクトリと変換先の
                  家計簿データディレクトリの入力が完了してから押してください｡

 ･[ HELP ] :このHELPファイルを表示します｡
 ･[  END ] :プログラムを終了します｡









2.変換パネル                                                 □■□□□ page 02
   ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
   ┃                      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┓  ┃
   ┃   変換元ディレクトリ ┃                                    │D1┃  ┃
   ┃                      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┛  ┃
   ┃                      ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━┓  ┃
   ┃   変換先ディレクトリ ┃                                    │D2┃  ┃
   ┃                      ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┛  ┃
   ┃                                                                    ┃
   ┃        ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  ┃
   ┃   変換 ┃          変換状況表示ゲージバー                      ┃  ┃
   ┃        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  ┃
   ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 ●ボタン
   [D1]:変換元のディレクトリを選択するファイルセレクタを表示します｡
   [D2]:変換先のディレクトリを選択するファイルセレクタを表示します｡

 ●変換状況表示ゲージバー
   変換の状況をゲージバーに表示します｡




3.操作要領                                                   □□■□□ page 03
      v1.4e以前の家計簿データはそのままでは使用できなくなりました｡v2.0で
      継続してデータを使用する場合には､以下の手順でデータ変換を行ってください｡
      
  ■前もって次の作業が終了していることを確認してください｡
     (1)新たに変換したデータを一時的に格納する｢作業用ディレクトリ｣と､バック
        アップ用の｢バックアップ用ディレクトリ｣の作成｡
     (2)旧家計簿データを｢バックアップ用ディレクトリ｣に全て複写しておく｡
        (これは､万が一失敗したときに復元できるように)

  ●変換作業
     (1)[D1]ボタンを押してファイルセレクタを呼び出し､旧家計簿データの入っている
        変換元ディレクトリを､選択してください｡
     (2)[D2]ボタンを押してファイルセレクタを呼び出し､作業用ディレクトリを､
        選択してください｡
     (3)[V1->V2変換]ボタンを押してデータ変換を行います｡

  ■変換作業が終了したら､｢作業用ディレクトリ｣の中の新家計簿データを全て､
    旧家計簿データのディレクトリへ複写します｡
      以上で家計簿データの変換は終了です｡HK2を起動して過去に入力した家計簿
    データが正常に表示されることを確認してください｡
      もし､変換に失敗した場合には､バックアップディレクトリに複写した旧データ
    を元に戻して､再度 c)から実行してみてください｡

4.ファイルセレクタについて                                   □□□■□ page 04
 ●操作要領  
  (1)ドライブを選択します｡
  (2)ファイル一覧表示の中からディレクトリを選択します｡
  (3)選択が終了したら[OK]ボタンを押します
  (4)選択を取り消す場合は[Cancel]ボタンを押します｡
  
  ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━┓  [Cancel]ボタンと
  ┃□ファイルセレクタ┃                            ┃■┃←同じ働きをします
  ┣━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━╋━┫  
  ┃ Drive        Dir ___<パス表示エリア>_________  ┃△┃←ディレクトリUP
  ┃┌─┬──┬─┐  ┏━━━━━━━━━━━━━━╋━┫  ボタン
  ┃│  │D   │  │  ┃                            ┃▲┃
  ┃│�ﾇ│  □│�ﾈ│  ┃  <ファイル表示エリア>      ┣━┫
  ┃└─┴──┴─┘  ┃                            ┃  ┃
  ┃  ↑        ↑    ┃    画面に全て表示できない  ┃  ┃
  ┃ドライブ選択ボタン┃    場合には右のスクロール  ┃  ┃
  ┃                  ┃    ボタンでスクロールさせ  ┃  ┃
  ┃                  ┃    ることにより表示できます┃  ┃
  ┃                  ┃                          →┣━┫
  ┃                  ┃                            ┃▼┃
  ┃                  ┗━━━━━━━━┳━━━┳━┻━┫
  ┃              File___________       ┃ O K  ┃Cancel┃←[OK][Cancel]ボタン
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━┻━━━┛
5.■注意事項■                                               □□□□■ page 05

 (1)本プログラムでは､旧家計簿データを変換後別のディレクトリ(変換先ディレクトリ)
    へ書き込む作業のみを行います｡つまり､新規ディレクトリの作成や､旧家計簿データ
    ディレクトリへ変換後のデータを復元する､といった作業は一切行いませんので､
    これらは手作業で行うことになります｡
      したがいまして､次の作業を確実にTowns-OSなどのファイル管理ツールで行って
    ください｡
   ●新たに変換したデータを一時的に格納する｢作業用ディレクトリ｣と､バック
     アップ用の｢バックアップ用ディレクトリ｣の作成｡
   ●旧家計簿データを｢バックアップ用ディレクトリ｣に全て複写しておく｡
     (これは､万が一失敗したときに復元できるように)
   ●変換作業が終了後､｢作業用ディレクトリ｣の中の新家計簿データを全て､旧家計簿
     データのディレクトリへ複写します｡

 (2)変換先のディスクの容量が不足している場合､エラーメッセージを表示し､変換作業
    を行いません｡容量に余裕のあるディスクに変換先ディレクトリを作成ください｡
    
 (3)変換元と､変換先は同じディレクトリは使用できません｡
 
 (4)変換元ディレクトリに家計簿データがない場合には変換作業は行いません｡
 
 (5)変換元データが旧データ(V1用)であるか､新データ(V2用)のものであるかはチェック
    しておりませんので､新データを変換しないようにご注意ください｡